174,5 mm

5 mm

Leiste – Maße: 262 × 64 mm

85 mm

100 mm

340 mm

285 mm

Boden – Maße: 320 × 263 mm

Leiste – Maße: 320 × 63 mm

320 mm

Deckel – Maße: 298 × 273 mm

295 mm