35 mm

300 mm Breit

Deckel – Maße: 270 × 320 mm

140 mm

→

350 mm Lang

Leiste 1 – Maße: 110 × 320 mm

Leiste 3 – Maße: 255 × 110 mm

286 mm Breit

Boden – Maße: 255 × 320 mm

Leiste 2 – Maße: 110 × 320 mm

155 mm

Leiste 4 – Maße: 255 × 110 mm