Leiste – Maße: 140 × 65 mm

88 mm

Leiste – Maße: 215 × 110 mm

5 mm

Leiste – Maße: 215 × 140 mm

236 mm

90 mm

160 mm

Deckel – Maße: 215 × 110 mm

87 mm

30 mm