103 mm

Leiste – Maße: 70 × 170 mm

100 mm

5 mm

Leiste – Maße: 240 × 70 mm

105 mm

Boden – Maße: 240 × 166 mm

186 mm

260 mm

Deckel – Maße: 240 × 130 mm

110 mm

30 mm

180 mm