47 mm

7 mm hoch

70 mm Breit

onlinepack.de
Maxi 180 ▪ 180 × 130 × 45 mm
Maxi 240 ▪ 240 × 160 × 45 mm  Maxi 305 ▪ 305 × 220 × 45 mm  Maxi 335 ▪ 335 × 224 × 45 mm

46 mm

Leiste – Maße: 140 × 27 mm

Leiste – Maße: 96 × 27 mm

136 mm

Leiste – Maße: 140 × 115 mm

180 mm

Deckel – Maße: 140 × 85 mm

70 mm

25 mm

12 mm